;libdisasm.def : Declares the module parameters

LIBRARY "libdisasm.dll"
DESCRIPTION "libdisasm exported functions"
EXPORTS
	 x86_addr_size  		@1
	 x86_cleanup		@2
	 x86_disasm		@3
	 x86_disasm_forward	@4
	 x86_disasm_range		@5	
	 x86_endian		@6
	 x86_format_header		@7
	 x86_format_insn		@8
	 x86_format_mnemonic	@9
	 x86_format_operand	@10
	 x86_fp_reg		@11
	 x86_get_branch_target	@12
	 x86_get_imm		@13
	 x86_get_options		@14
	 x86_get_raw_imm		@15
	 x86_get_rel_offset		@16
	 x86_imm_signsized		@17
	 x86_imm_sized		@18
	 x86_init			@19
	 x86_insn_is_tagged		@20
	 x86_insn_is_valid		@21
	 x86_invariant_disasm	@22	
	 x86_ip_reg		@23
	 x86_max_insn_size		@24
	 x86_op_size		@25
	 x86_operand_1st		@26
	 x86_operand_2nd		@27
	 x86_operand_3rd		@28
	 x86_operand_count	@29
	 x86_operand_foreach	@30
	 x86_operand_new		@31
	 x86_operand_size		@32
	 x86_oplist_free		@33
	 x86_reg_from_id		@34
	 x86_report_error		@35
	 x86_set_insn_addr		@36
	 x86_set_insn_block	@37
	 x86_set_insn_function	@38
	 x86_set_insn_offset	@39
	 x86_set_options		@40
	 x86_set_reporter		@41
	 x86_size_disasm		@42
	 x86_sp_reg		@43
	 x86_tag_insn		@44