LIBRARY         audio INITINSTANCE TERMINSTANCE
DESCRIPTION     'SEAL Audio Library 1.07 for OS/2'
EXPORTS         AInitialize
                AGetVersion
                AGetAudioNumDevs
                AGetAudioDevCaps
                AGetErrorText
                APingAudio
                AOpenAudio
                ACloseAudio
                AUpdateAudio
                AOpenVoices
                ACloseVoices
                ASetAudioCallback
                ASetAudioTimerProc
                ASetAudioTimerRate
                AGetAudioDataAvail
                ACreateAudioData
                ADestroyAudioData
                AWriteAudioData
                ACreateAudioVoice
                ADestroyAudioVoice
                APlayVoice
                APrimeVoice
                AStartVoice
                AStopVoice
                ASetVoicePosition
                ASetVoiceFrequency
                ASetVoiceVolume
                ASetVoicePanning
                AGetVoicePosition
                AGetVoiceFrequency
                AGetVoiceVolume
                AGetVoicePanning
                AGetVoiceStatus
                APlayModule
                AStopModule
                APauseModule
                AResumeModule
                ASetModuleVolume
                ASetModulePosition
                AGetModuleVolume
                AGetModulePosition
                AGetModuleStatus
                ASetModuleCallback
                ALoadModuleFile
                AFreeModuleFile
                ALoadWaveFile
                AFreeWaveFile
                AGetModuleTrack
		ASetAudioMixerValue
		AUpdateAudioEx
